Cólera

Origem da cólera

Originária da Ásia, mais precisamente da Índia e de Bangladesh, a cólera se espalhou para outros continentes a partir de 1817.

Chegou ao Brasil no ano de 1885 invadindo os estados do Amazonas, da Bahia, do Pará e do Rio de Janeiro. Só em 1893 que a doença chegou em São Paulo alastrando-se tanto na capital como no interior do estado. No entanto, no final do século XIX, o governo brasileiro declarava a erradicação da doença em todo país.

Cerca de um século depois em abril de 1991, a cólera chegou novamente ao Brasil. Vinda do Peru fez sua primeira vítima na cidade de Tabatinga, do estado do Amazonas.

Definição da cólera

A cólera, também chamada de cólera-morbo, é uma doença infecciosa que ataca o intestino do homem.

A bactéria que provoca a cólera foi descoberta por Robert Koch, em 1884. Por ter a forma de bastonetes encurvado, recebeu o nome de Kommabazilus (bacilo em forma de vírgula ) posteriormente chamado de Víbrio cholerae. Ao infestar o intestino do homem, essa bactéria faz com que seu organismo elimine uma grande quantidade de água e sais minerais, acarretando séria desidratação. 

Os sintomas da cólera

A cólera pode ficar incubada de um a quatro dias. Quando se manifesta, apresenta os seguintes sintomas:

náuseas e vômitos;

cólicas abdominais;

diarréia abundante, esbranquecida como água de arroz, determinando até a perda de um litro de água por hora;

cãibras.

A transmissão da cólera

A cólera é transmitida principalmente pela água, por alimentos mal cozidos, mariscos e peixes contaminados.

Quando o vibrião é engolido e vence a acidez do estômago, instala-se no intestino do homem. Esta bactéria libera uma substância tóxica, que provoca uma mudança na função das células intestinais. Ao invés de elas absorverem líquidos e sais minerais, provocam a eliminação de grande quantidade de líquido através de vômitos e diarréia.

O Tratamento da cólera

Como todas as doenças infecciosas, a cólera pode ter dois tipos de tratamentos: o curativo e o profilático.

O tratamento curativo só pode ser feito por um médico, com antibióticos para combater a infecção e medicamentos para combater a diarréia e prevenir a desidratação.

O tratamento profilático pode ser orientado por um médico, mas poderá ser feito por qualquer pessoa, com o objetivo de evitar a doença.

A prevenção da cólera e feita através de vacina e principalmente através de medidas de higiene e saneamento básico.

A vacinação é de responsabilidade do governo. Geralmente é feita numa campanha previamente marcada, que envolve um grande número de pessoas . A vacinação atinge uma grande parcela da população, embora não haja a garanti de que todas as pessoas vacinadas fiquem imunes as doenças. Acontece que a vacina existente tem eficácia de apenas 50% .

A prevenção da cólera através de medidas de saneamento básico e higiene depende do gorveno, mas também de cada um de nós. Cabe ao governo desenvolve campanhas alertando e conscientizando a população de que, com cuidados especiais e boa vontade , pode-se evitar a epidemia da cólera.

O que devemos fazer ?

Beber somente água filtradas ou fervida.

Lavar as mãos antes da refeição e depois de deixar o vaso sanitário.

Dar descarga no vaso sanitário, jogando nele o papel higiênico sanitário. Quando não se pode jogar o papel higiênico no vaso, por causa da rede de esgoto , deve-se queimá-lo.

Lavar em água corrente as frutas, os legumes e as verduras, antes de comê-los.

Evitar comer alimentos crus, principalmente folhas e peixes.

Não deixar moscas e outro insetos pousarem nos alimentos.

Manter poços, reservatórios e fontes permanentemente limpos, não deixando que os animais se aproximem dos locais onde se busca água para beber.

Queimar o lixo quando possível caso contrário queimar os dejetos.

Fonte: Carlos Barros, O corpo humano Programas de saúde, p.97, 41ª edição, editora ática.